NAME xinit NOTWINDOWCOMPAT
DESCRIPTION "@#XFREE86:4.5.0#@ $XFree86: xc/programs/xinit/xinit.def,v 3.4 2005/02/07 01:38:25 tsi Exp $"
PROTMODE
EXETYPE OS2
